Niesenbergergasse

modulares Raster;  kleinste Einheit: 3 x 3 mm.

dfg Module.

Schutzraum Fusszeile.
Hier dürfen keine Elemente platziert werden.
Abstand zur Fußzeile horizontal und vertikal: mind. 3 Module.